;------------------------------------
; HDRTEST.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           HDRTEST   WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Test Program for HDRLIB.DLL (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
IMPORTS        HDRLIB.HdrPuts
               HDRLIB._HdrPrintf
               HDRLIB.HdrEllipse
