;-------------------------------------
; CONVMENU.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           CONVMENU  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Conventional Menu Demo (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
