;-------------------------------------
; BUTTONS1.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           BUTTONS1  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Push Button Demo (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
