;------------------------------------
; FREEMEM.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           FREEMEM   WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Free Memory Display (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
