;----------------------------------
; CLOCK.DEF module definition file
;----------------------------------

NAME           CLOCK     WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Analog Clock (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
