;--------------------------------
; WEB.DEF module definition file
;--------------------------------

NAME           WEB  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Mouse Movement Demo Program (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
