;-------------------------------------
; CHECKER3.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           CHECKER3  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Mouse Hit-Test Program No. 3 (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
               ChildWndProc
