;-------------------------------------
; CHECKER2.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           CHECKER2  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Mouse Hit-Test Program No. 2 (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
