;------------------------------------
; SYSVALS4.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           SYSVALS4  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'System Values Display using AVIO (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
