;------------------------------------
; MINMAX3.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           MINMAX3   WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Min-Max Bitmap (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
