;-------------------------------------
; IMAGECAT.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           IMAGECAT  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Cat Drawn Using GpiImage (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
