;-------------------------------------
; SYSVALS1.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           SYSVALS1  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'System Values Display No. 1 (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
