;------------------------------------
; SYSVALS.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           SYSVALS   WINDOWAPI

DESCRIPTION    'System Values Display (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
