;-------------------------------------
; WELCOME1.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           WELCOME1  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Welcome to PM -- Program No. 8 (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
