;-------------------------------
; WE.DEF module definition file
;-------------------------------

NAME           WE        WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION    'Welcome to PM -- Program No. 2 (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      2048
