LIBRARY           NovaNew

EXETYPE           WINDOWS

DESCRIPTION       'Replacement for Winword FileNew'
STUB              'WINSTUB.EXE'

CODE              PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA              PRELOAD MOVEABLE SINGLE

SEGMENTS
       _ROOTRTN   MOVEABLE DISCARDABLE SHARED

HEAPSIZE            0
STACKSIZE           0

EXPORTS           NovaNew                 @1
                  fnNew                   @2
                  WEP                     @3 RESIDENTNAME
