;
; FORM VIEWER - MODULE DEFINITION FILE
;
; LANGUAGE      : Microsoft C 5.1
; MODEL         : medium
; ENVIRONMENT   : Microsoft Windows 3.0 SDK
; STATUS        : operational
;
;    Eikon Systems, Inc.
;    989 East Hillsdale Blvd, Suite 260
;    Foster City, California 94404
;    415-349-4664
;
; 07/12/90 1.00 - Kevin P. Welch - initial creation.
;

NAME              VIEWER
EXETYPE           WINDOWS
STUB              'WINSTUB.EXE'
DESCRIPTION       'Form Viewer Application - by Kevin P. Welch'

CODE              MOVEABLE DISCARDABLE SHARED PRELOAD
DATA              MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD

HEAPSIZE          4096
STACKSIZE         8192

EXPORTS        
   OpenDlgFn      @1
   AboutDlgFn     @2
   ViewerWndFn    @3
   

