;
; Page Selection Control - MODULE DEFINITION FILE
;
; LANGUAGE      : Microsoft C5.1
; MODEL         : small
; ENVIRONMENT   : Microsoft Windows 3.0 SDK
; STATUS        : operational
;
; Eikon Systems, Inc.
; 989 East Hillsdale Blvd, Suite 260
; Foster City, California 94404
; 415-349-4664
;
; 11/30/89 1.00 - Kevin P. Welch - initial creation.
;

LIBRARY           PAGE
EXETYPE           WINDOWS        
STUB              'WINSTUB.EXE'
DESCRIPTION       'Page Selection Control - by Kevin P. Welch'

CODE              MOVEABLE DISCARDABLE SHARED PRELOAD
DATA              MOVEABLE SINGLE PRELOAD

HEAPSIZE          1024

EXPORTS
   WEP            @1 RESIDENTNAME
   PageInfo       @2
   PageStyle      @3
   PageFlags      @4
   PageWndFn      @5
   PageDlgFn      @6
