;------------------------------------
; CPUMETER.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           CPUMETER   WINDOWAPI

DESCRIPTION    'CPUmeter (C) Chiverton Graphics, Inc., 1990'
PROTMODE
HEAPSIZE      20240
STACKSIZE     10192
EXPORTS       ClientWndProc
