;------------------------------------
; CPUMETE.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           CPUMETE   WINDOWAPI

DESCRIPTION    'CPUmete (C) Chiverton Graphics, Inc., 1990'
PROTMODE
HEAPSIZE      20240
STACKSIZE     10192
EXPORTS       ClientWndProc
