;------------------------------------
; PMSERVER.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           PMSERVER  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Clipboard/DDE Server (C) RHS, 1990'
PROTMODE
HEAPSIZE       10240
STACKSIZE      16384
EXPORTS        ClientWndProc DdeClientProc
