;------------------------------------
; PMACCESS.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           PMACCESS  WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION    'VIO Application for PMServer / RHS, 1990'
PROTMODE
HEAPSIZE       10240
STACKSIZE      4096
EXPORTS

