NAME demo    

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   4096
 
EXPORTS
   VLBPROC     @1
   DLGPROC     @2
   MAINWNDPROC @3
