;---------------------------------------------------
; CHECKERS.DEF module definition file, Version 0.30
;---------------------------------------------------

NAME           CHECKERS  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Checkers Version 0.30 (c) 1990, Charles Petzold'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
               JudgeWndProc
               BoardWndProc
               AboutDlgProc
               ColorDlgProc
