;------------------------------------
; PMSERVER.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           PMSERVER  WINDOWAPI

DESCRIPTION    'Clipboard Server (C) RHS, 1989'
PROTMODE
HEAPSIZE       10240
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
