NAME     fmt WINDOWAPI
DESCRIPTION  'Formatting Test'
PROTMODE
HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 8192
EXPORTS   ClientWndProc
          FmtDlgProc
          FmtWndProc
          MonoStaticWndProc
