LIBRARY select

CODE    LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA    MOVEABLE SINGLE SHARED

HEAPSIZE    200

SEGMENTS
_INIT		LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
_SELECT		LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE SHARED

EXPORTS
    SelectWndProc  @1







