NAME demo    

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE    LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

STACKSIZE   2048
HEAPSIZE    1024
 
EXPORTS
  DemoWndProc	@1
  DemoDlg	@2

