;------------------------------------
; THREADS.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           THREADS   WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION    'Multi-Thread Demo Program by Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      4096
