NAME    Dlgbox

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    4096
STACKSIZE   4096

EXPORTS
    DlgboxWndProc         @1
    DialogBoxWindowProc   @2

