; BUGTEST DEF FIle
; ================


NAME		BUGTEST

DESCRIPTION	'Debug Test Utility'

STUB		'\BIN\WINSTUB.EXE'

CODE		MOVEABLE
DATA		MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE	4096
STACKSIZE	4096

EXPORTS			
	TestWndFn		@1
	DebugControlDlgFn	@2
	
