;-------------------------------------
; NORMALPS.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           NORMALPS
DESCRIPTION    'Demonstrates Normal-PS (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
