;------------------------------------
; MICROPS.DEF module definition file
;------------------------------------

NAME           MICROPS
DESCRIPTION    'Demonstrates Micro-PS (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
