;-------------------------------------
; CACHEDPS.DEF module definition file
;-------------------------------------

NAME           CACHEDPS
DESCRIPTION    'Demonstrates Cached Micro-PS (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        ClientWndProc
