NAME           BLOWUP
DESCRIPTION    'Capture Screen Image to Clipboard by Charles Petzold'
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           MOVABLE
DATA           MOVABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      4096
EXPORTS        WndProc
