
NAME    FreeMem

DESCRIPTION 'Free Memory Display by Charles Petzold'

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 4096

EXPORTS
    WndProc @1
