NAME    RLE

DESCRIPTION 'RLE player/converter Version 1.2'

STUB    'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  512
STACKSIZE 8192
