LIBRARY		ICSAMPLE

DESCRIPTION     'VIDC.SAMP:Sample Decompression Driver'

STUB		'WINSTUB.EXE'
EXETYPE		WINDOWS

CODE		MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA            MOVEABLE SINGLE PRELOAD

SEGMENTS
	_TEXT	MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD

HEAPSIZE        128

EXPORTS
	WEP
	DriverProc
