
LIBRARY      WNETBIOS
DESCRIPTION  'NetBIOS DLL'
EXETYPE      WINDOWS
CODE	     PRELOAD FIXED
DATA	     PRELOAD FIXED SINGLE
HEAPSIZE     2048
STACKSIZE    2048
EXPORTS
    WEP		       @1   RESIDENTNAME
    NetBiosRequest     @2
    NetBiosPostMessage @3
