LIBRARY   HOOKSDLL

EXETYPE   WINDOWS

CODE    PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA    PRELOAD SINGLE

HEAPSIZE  1024

SEGMENTS
    FIXEDSEG   FIXED PRELOAD

