;***************************************************
; 32-bit callgate function needs its own segment
;***************************************************
LIBRARY         RINGO
DESCRIPTION     'Installable VxD using Call Gates. By Alex Shmidt'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'
SEGMENTS        _GATESEG PRELOAD DISCARDABLE
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE        0
EXPORTS
      LibMain  @1
      WEP      @2       RESIDENTNAME
      GetSys   @3
      MapPhysToLinear                   @4
      GateRegisterWindow                @5
      GateUnregisterWindow              @6
      NoDoSBox                          @7
