;CGATE386.DEF
;by Alex Shmidt
LIBRARY  CALLGATE
DESCRIPTION 'Call Gate VxD (Version 1.0)'
EXETYPE  DEV386
SEGMENTS
             _LTEXT PRELOAD NONDISCARDABLE
             _LDATA PRELOAD NONDISCARDABLE
             _ITEXT CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
             _IDATA CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
             _TEXT  CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE
             _DATA  CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE
EXPORTS
             CGATE_DDB  @1
