Copyright: Catena操作パネル V1.0 ﾍﾙﾌﾟ 990128 Copyright (C) Catena Corp. 1998-1999
Citation: Catena操作パネル V1.0 ﾍﾙﾌﾟ Copyright (C) Catena Corp. 1998-1999


機能概要

「Catena操作パネル」は、パネル上にあるボタンをクリックするだけで、以下に上げるような各種サービスを提供します。

タスクバーに入れた「Catena操作パネル」のアイコンを右クリックして表示したメニューから同様の操作ができます。

●ワープロやWebブラウザのウィンドウで選択した文字列をボタンをクリックするだけで翻訳または、辞書引きします。

注意：　対応するアプレットがインストールされていない場合、この機能は使用できません。

●Webブラウザに表示されている英文ホームページを翻訳します。

注意：　対応するアプレットがインストールされていない場合、この機能は使用できません。

●各アプレットのヘルプを表示します。

注意：　ここで表示できるヘルプは、「Catena操作パネル」上にボタンを表示できるアプレットのみです。

参考：　他のカテナ製品のアプレットを新たにインストールすると、自動的に「Catena操作パネル」にそのアプレットが追加登録されます。


システムメニューからの操作

［Catena操作パネル］ウィンドウのタイトルバーを右クリックすると、「Catena操作パネル」のシステムメニューが現れます。

参考：　緑色の下線のついたコマンド名は、クリックして詳しい説明を表示できます。

 [移動]	［Catena操作パネル］ウィンドウを移動するモードになりカーソルが変わります。
直接タイトルバーをドラッグしても同様にウィンドウを移動することができます。

[閉じる]	「Catena操作パネル」アプレットを終了します。

[ボタンの文字]	［Catena操作パネル］ウィンドウのボタンの文字の表示／非表示を切り替えます。

[カスタマイズ]	［ツールバーの変更］ダイアログを開きます。［Catena操作パネル］ウィンドウに表示するボタンをカスタマイズすることができます。

[バージョン情報]	「Catena操作パネル」のバージョン情報を表示します。

[タスクバーへ入れる]	「Catena操作パネル」のウィンドウを閉じて、タスクバーにアイコン表示されるようにします。


タスクバーからの操作

「Catena操作パネル」がタスクバーに入っているとき、タスクバーの [image] アイコンを右クリックすると、メニューから各機能を利用することができます。

参考：　緑色の下線のついたコマンド名は、クリックして詳しい説明を表示できます。

参考：　アイコンボタンの絵のあるコマンドは、[Catena操作パネル]ウィンドウ上のアイコンからも同様に実行できます。

[タスクバーから出す]	「Catena操作パネル」をタスクバーから外し、ウィンドウ表示に戻します。

[バージョン情報]	「Catena操作パネル」のバージョン情報を表示します。

[ヘルプ]	各アプレットのヘルプを開きます。

[終了]	「Catena操作パネル」を終了します。

※この他、メニューには、現在「Catena操作パネル」から操作できるアプレットの一覧が表示され、クリックするとアプレットが起動します。


タスクバーへ入れる／タスクバーから出す
［タスクバーへ入れる］／［タスクバーから出す］

「Catena操作パネル」ウィンドウを消して、タスクバーに入れたり、元のウィンドウ表示に戻したりすることができます。
タスクバーに入れることで画面を有効に使うことができます。

タスクバーへ入れる

■タイトルバーのダブルクリック■

１．	［Catena操作パネル］ウィンドウのタイトルバーをダブルクリックします。

■メニューからコマンドを選択■

１．	［Catena操作パネル］ウィンドウのタイトルバーを右クリックします。

２．	メニューから［タスクバーへ入れる］コマンドを選択します。

タスクバーから出す

■タスクバーアイコンのダブルクリック■

１．	タスクバーの [image] アイコンをダブルクリックします。

■メニューからコマンドを選択■

１．	タスクバーの [image] アイコンを右クリックします。

２．	メニューから［タスクバーから出す］コマンドを選択します。


ボタンの文字
［ボタンの文字］

「Catena操作パネル」のボタンに表示されている文字の表示/非表示を切り替えます。ボタンの文字を非表示にすることで、「Catena操作パネル」のウィンドウサイズを小さくすることができます。

■手順■

１．	［Catena操作パネル］ウィンドウのタイトルバーを右クリックします。

２．	メニューの［ボタンの文字］をクリックして表示／非表示を切り替えます。


カスタマイズ
［カスタマイズ］

使わないボタンを削除したり、使いやすい配置にボタンを入れ替えたりすることができます。

参考：　すべての機能を表示したい場合は、カスタマイズダイアログの［リセット］ボタンを押して下さい。

■手順■

１．	［Catena操作パネル］ウィンドウのタイトルバーを右クリックします。

２．	メニューから［カスタマイズ］コマンドを選択します。

３．	［ツールバーの変更］ダイアログで、カスタマイズを行います。

注意：　［ツールバーの変更］ダイアログの使い方は、［ツールバーの変更］ダイアログのヘルプを参照してください。（［ヘルプ］ボタンをクリックすると開きます。）