edi-gw1

ALTERnet

Washington

JANET

Cambridge

EUNET

Canterbury

Mercury

5000

X.400

Mercury

EBONE

Stockholm

DEMON

London

JIPSULCC

BTGNS

SWIPnetStockholm

INnet

Belgium

OLEANEParis

cam-gw1 cam-gw2 cam-gw3

ISDN

Backup

2M

64K

64K

2M

2M

64K 128K

64K 64K 64KX.25

64KX.25

64KX.25

64KX.25 2M

128K

doc-gw2 doc-gw1 lon-gw2 lon-gw1

Cambr idge

Edinbur gh

Docklands

Brentside

PIPEX Backbone March 1994

768K

(plus compression)

E

E E

AGS+/4

AGS+/4

AGS+/4 AGS+/4

AGS+/4 AGS+/4 AGS+/4 AGS+/4