_mgmt_mib_interfaces_ifTable_ifEntry_ifInOctets_ _mgmt_mib_interfaces_ifTable_ifEntry_ifOutOctets_

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PHYSICAL Lclark interface 2 1 (192.80.17.57) ---portland1-lclark backbone link

Percentage of Maximum

Jan 7 Jan 8 Jan 9 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22

0.000000

4.00

8.00 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68

Percentage Bandwidth Usage January 7 1994 to January 21 1994 90 Minute Sampling Interval, 90 Minute Smoothing Interval