4008 C	DSK_poweron
400b C  DSK_poweroff
400e C  DSK_error
4011 C  DSK_rdmap
4014 C  DSK_clear
4017 C  DSK_svmap
401a C  DSK_init
401d C  DSK_csi
4020 C  DSK_hex
4023 C  DSK_idam
4026 C  DSK_create
4029 C  DSK_map
402c C  DSK_search
402f C  DSK_find
4032 C  DSK_write
4035 C  DSK_read
4038 C  DSK_dly
403b C  DSK_stpin
403e C  DSK_stpout
4041 C  DSK_dskload
4044 C  DSK_saveob

