4040 B	DOS_time_tick
4041 B	DOS_time_sec
4042 B	DOS_time_min
4043 B	DOS_time_hour
4044 B	DOS_time_year
4045 B	DOS_time_min
4046 B	DOS_time_day
4050 W	DOS_timer_chain_ptr
4052 B	DOS_timer_chain_cnt
C000 A  DOS_rom
C001 C  DOS_rom_entry
C0E2 C  DOS_func_0
C0E5 C  DOS_func_1
C178 E
C1BA C  DOS_coldboot
C1EF C  _ERROR
C202 A  DOS_msg_files
C217 A  DOS_msg_copyr
C22A A  DOS_msg_x2
C231 C
C269 C  _TIME$
C317 C  _CMD
C371 C  _DEF
C3AE C  _USR
C474 C  _INSTR
C4F8 C  _func_MID$
C566 C  _MKD$
C569 C  _MKS$
C56C C  _MKI$
C57D C  _CVD
C580 C  _CVS
C59C C  _LSET
C59D C  _RSET
C5EE C  _FIELD
C648 C  _token_PRINT
C679 C  _LINE
C6A3 C  _prt_done
C6AB C  _token_INPUT
C6C3 C  _input_done
C6D9 C  _line_input
C710 C  _dsp_char
C71F C  _key_running
C765 C  _PRINT
C77D C  _line_program
C78C C  _line_inserted
C799 C  _new_line
C79A C  _token_PRINT_N
C7E0 C  _read_input
C8F1 C  _RUN
C8F4 C  _LOAD
C977 C  _cmd_mode
C980 C  _MERGE
C9A9 C  _line_tokenized
C9BA C  _SAVE
C9E2 C  _CLOSE
CA13 C  _var_clear
CA1D C  _LOF
CA28 C  _LOC
CA39 C  _EOF
CAB4 C  _PUT
CAB5 C  _GET
CB70 C  _OPEN
CBFF C  _KILL
CC22 C  _NAME
CC2A C  _SYSTEM
CDF4 B  DOS_timer_max
CDF7 C  DOS_upcase
CE67 C  DOS_prtmsg_hl
CE7C C  DOS_print_hex_DE
CE80 B  DOS_dcb_boot_sys
CEA0 B  DOS_FMT_A
CEAA B  DOS_FMT_B
CEB4 B  DOS_FMT_C
CEBE B  DOS_FMT_D
CEC8 B  DOS_FMT_E
CED2 B  DOS_FMT_F
CEDC B  DOS_FMT_G
CEE6 B  DOS_FMT_H
CEF0 B  DOS_FMT_I
CEFA B  DOS_FMT_J
CF04 B  DOS_FMT_K
CF0E B  DOS_FMT_L
CF18 C
CF38 C  DOS_fdc_irq
D0C7 C  DOS_select_drive
D13C C  DOS_tim_irq
