GMT Mar 16 14:12T.Yoshii 135˚ 00'

135˚ 15'

34˚ 30'

34˚ 45'

M 3.0 - M 2.0 - 2.9

0 10 km

Japanese University Group of Urgent Joint Observation for the 1995 Hyogo-ken Nanbu Earthquake

1995/1/27 - 1995/2/22