; Windows Global Memory Allocation Library
; (C) Dennis CHUAH, 1992,1993
;
; 10-6-93
;

LIBRARY		MALLOC
DESCRIPTION	'Windows Global Memory Allocation Library (C) Dennis Chuah 1992'
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE	1024
STUB		'D:\WIN\LIBRARY\STUB\STUB.EXE'

EXPORTS
  TestProc		@200
  WEP			@500 RESIDENTNAME

  gmalloc		@1
  grealloc		@2
  gfree			@3
  gisptr		@4
