NAME		TESTINS
DESCRIPTION	'Test Instance fuunctions.  (C) Dennis CHUAH 1993'
CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE	2048
STACKSIZE	8192
